\subsection{Fazit}

Während meiner Ausarbeitung stieß immer wieder auf Funktionen, die zwar in der Abhandlung oder in den Man-Pages aufgeführt sind, aber nur teilweise bzw. überhaupt nicht funktionierten. Es war mir nicht möglich die automatische Synchronisation \emph{orisync} erfolgreich zu starten. Auch Segmentation Faults oder undefinierte Fehler traten immer wieder auf. \\

Abschließend möchte ich noch sagen, dass Ori zwar einen guten Ansatz darin gefunden hat, Speicherdienst, Dateisystem und Versionskontrollsystem in sich zu vereinen, aber noch in fast allen Bereichen scheitert, diesen erfolgreich umzusetzen. Deshalb ist Ori momentan nicht zu gebrauchen.