\subsection{Fazit}

Während meiner Ausarbeitung stieß immer wieder auf Funktionen, die zwar in der Abhandlung oder im Manual aufgeführt sind, aber nur teilweise bzw. überhaupt nicht funktionierten. Es war mir nicht möglich die automatische Synchronisation \emph{orisync} erfolgreich zu starten. Auch Segmentation Faults oder undefinierte Fehler traten immer wieder auf. \\

Abschließend möchte ich noch sagen, dass zwar Ori einen guten Ansatz darin hat, Speicherdienst, Dateisystem und Versionskontrollsystem in sich zu vereinen, aber noch in fast allen Bereichen scheitert. Deshalb ist Ori momentan nicht zu gebrauchen.