\subsection{High Performance Linpack (HPL)} 

Der HPL-Benchmark wurde mit folgenden Befehl durchgeführt:

\shellcmd{mpirun -np 16 -hostfile allnodes /cluster/software/hpl/run\_hpl > hpl.out}

In der Datei {\tt allnodes} sind die Hostnames der Computenodes und die Anzahl der Sockets (2 pro Core) hinterlegt.
Beim Basislauf wurde ein maximaler Wert von {\tt 3.842e-04 GFlops} mit folgender Konfiguration erreicht:

\begin{lstlisting}
	T/V                N    NB     P     Q
	--------------------------------------
	WR00L2L2          35     4     1     4
\end{lstlisting}

Der optimierte Lauf mit der Konfiguration:

\begin{lstlisting}
	T/V                N    NB     P     Q
	--------------------------------------
	WR00C2C2       26208   224     2     8
\end{lstlisting}

erreichte einen Wert von {\tt 2.094e+00 GFlops}.