\subsection{IOzone}

Es wurden ein neu angelegtes NFS- und das vorhandene FastFS-Dateisystem vermessen.

\subsubsection{NFS}

\begin{figure}[h!]
  \centering
  \includegraphics{benchmarks/iozone-nfs-read-tmpl.pdf}
  \includegraphics{benchmarks/iozone-nfs-write-tmpl.pdf}
\end{figure}

Testaufruf:

\shellcmd{./iozone -azcR -I -U /mnt/data -f /mnt/data/testfile -b excel-nfs.xls}\\


\subsubsection{FastFS}

\begin{figure}[h!]
  \centering
  \includegraphics{benchmarks/iozone-fastfs-read-tmpl.pdf}
  \includegraphics{benchmarks/iozone-fastfs-write-tmpl.pdf}
\end{figure}

Testaufruf:

\shellcmd{./iozone -azcR -+q 1 -U /fastfs -f /fastfs/testfile -b excel-fastfs.xls}

Der Parameter {\tt -+q 1} sorgt für einen Delay zwischen den einzelnen Tests, ohne den der Benchmark fehlerhaft läuft.\\


