\subsection{Vorbereitungen und Installation} 

\subsubsection{Vorbereitungen}

Da Ori seine Configs und Repositorien unter \emph{.ori} im Home-Verzeichnis des jeweiligen Nutzers ablegt und dieses auf allen Nodes eingebunden wird, würden zwangsweise Fehler auftreten. Deshalb wurde auf allen Computenodes eine neue Partition erstellt und unter \emph{/ori} gemounted. Mit \emph{useradd ori} wurde ein neuer User ori angelegt, dem mit \emph{chown /ori/home ori:ori} und \emph{usermod --home /ori/home ori} das Home-Verzeichnis \emph{/ori/home} zugeteilt wurde. Mit \emph{ssh-keygen} wurden auf Computenode 1 die ssh-Schlüssel erstellt und anschließend auf Computenode 2 übertragen. Desweiteren wurde der Public-Key in die \emph{authorized\_keys} eingetragen. Mit diesen Arbeitsschritten war nun ein passwortloser Zugriff für den Nutzer ori auf die beiden Coputenodes gewährleistet. 

\subsubsection{Installation}

Da sich die Entwicklung von Ori noch in der Anfangsphase befindet, gibt es momentan noch keine Paketquellen für Debian. Deshalb wurden die Quellcode-Dateien aus dem \href{http://bitbucket.org/orifs/ori.git}{Git-Repo} bezogen. Nach der Installation bzw. dem Update der Dependences:

\begin{itemize}
	\item scons
	\item pkg-config
	\item openssl
	\item boost headers
	\item libevent
	\item fuse
\end{itemize}

wurde Ori mit \emph{scons} compiled und mit \emph{scons PREFIX=/usr/local install} installiert.

\pagebreak
