\subsection{Installation des Batchsystems}

Aus dem AUR (\ref{sec:aur}) installierten wir
\href{http://www.schedmd.com/#index}{SLURM} in der Version 2.6.3.
SLURM benötigt für die Authentifizierung zwischen den Nodes einen externen Dienst.
Dazu richteten wir den empfohlenen
\href{MUNGE}{http://code.google.com/p/munge/}-Daemon ein und verteilten den auf
dem Head-Node erstellten Schlüssel auf die anderen Nodes
(\emph{/etc/munge/munge.key}).

SLURM setzt für die Authentifizierung voraus, das der in der Konfiguration
festgelege Nutzer auf allen Systemen die gleiche UID besitzt:

  \shellcmd{sudo usermod -u 992 slurm}

Die Kontrollinstanz \emph{slurmctld} starten wir auf zotac0. Auf den restlichen
Nodes starten wir jeweils einen \emph{slurmd}.
