\documentclass[german,plainarticle,utf8]{zihpub}

\author{Patrick Schöps, Jörg Thalheim, Alfred Krohmer}
\title{LCTP – Praktikum Wintersemester 2013 / 2014}

\begin{document}

\section{Hardwareaufbau}

\begin{enumerate}
\item 1. Einschub: 2 x ZOTAC Boards (hinter dem Anschluss 7071bc5cc26d)
\item 2. Einschub: 1 x 333er Board, und 1 ZOTAC Board, da 1 ZOTAC-Board kaputt (hinter dem Anschluss 7071bc5cc410)
\item keine COM-Ports, da inkompatible mit dem ZOTAC-Board
\item Verteilung der Kabel ohne Probleme, da Teile unter der Festplatte verstaut.
\item <INSERT PHOTOS>
\end{enumerate}

\end{document}
